Air actuator

Pressure reducer Electro-pneumatic valve Air line - 8 bar

trigger

Pneumatic valve - 5 mm

Piston pump

Observation chamber 10^{-1} Torr to vacuum pump

V_3

V_2 V1

Single Continuous shot pulsed jet 15 Hz V_1 triggered open

V_2 open closed

V_3 closed open

cdj 05/99

Model liquid-metal jet target

CERN 1999