Std. dev. of arrival time of the first 10 photons, 28.3 cm quartz bar, 45 degrees

0

5

10

15

20

25

30

0 2 4 6 8 10 Photon #

S td .d ev .( p s)

no jitter PMT jitter = 13.5 ps PMT jitter = 11.0 ps PMT jitter = 16 ps PMT jitter = 22 ps