�Pico Timing� Discriminators beam expander

Time to Amplitude Converter (TAC)

10 ns delay

Stop

Start

Multi Channel Analyzer (MCA) beam splitter

EG&G Ortec 9306

1 GHz Preamplifier

Semiconductor Photo Diode

EG&G Ortec 9307

Canberra Model 2145

Spectrum ACE

Computer

Ti:Sapphire Laser (Pulsed)

Spectraphysics �Tsunami�

out 2 out 1

EG&G Ortec 9307

1.5 m 1.5 m

1.5 m