Hamamatsu R3809 U beam expander

Multi Channel Analyzer (MCA)

EG&G Ortec 142 PC

Microchannel-plate Photo Multiplier (MCP-PMT)

Charge sensitive Preamplifier

EG&G Ortec 570 Spectroscopy amplifier

Spectrum ACE

Computer

He-Ne laser ND filter