0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

Inner field [T]

Outer field [T]

Total field [T]

ΔT of inner set [K]

ΔT of outer set [K]

Heat to LN_2 [MJ]

Time since beginning to charge inner set [sec]

S e c ur ve la be ls fo r un its

80 K, 20 T System: 4 MW Outer Set Energizes Inner Set