len (m) rms emit norm x,y (π mm mrad)

0 25 50 75 0

2500

5000

7500

10000 • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • •

∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ long emit (pi mm) length (m)

0 25 50 75

0.0 10^0

1.0 10^4

2.0 10^4

3.0 10^4

• • • • • •• •• •• •• •• •

• •• •

• •• •

• •• •• •• •• •

• •• •

• •• • • •• •

• •• •

• •• •• •• •• •• •